Låt  Windows Skriptmodul stänga skriptet efter att det har körts i ett bestämt antal sekunder

Detta förhindrar skript från att köras för länge.


Anger hur många sekunder skriptet ska köras.

Om kryssrutan Stoppa skript efter angivet antal sekunder inte är markerad är denna textruta inte tillgänglig.


Visa versionsinformation för Windows Skriptmodul varje gång ett skript körs.


Återställ inställningarna för Windows Scripting Host till standardvärdena.


Låt  Windows Skriptmodul stänga markerat skript efter att det har körts i ett bestämt antal sekunder.

Detta förhindrar skriptet från att köras för länge.


Anger hur många sekunder skriptet ska köras.

Om kryssrutan Stoppa skript efter angivet antal sekunder inte är markerad är denna textruta inte tillgänglig..


Visa versionsinformation för Windows Skriptmodul varje gång markerat skript körs.


Återställ Windows Scripting Host-inställningarna för markerat skript till standardvärdena.


För att visa informationen i hjälpfilen

1	Klicka här  [image]  för att köra Windows Scripting Host (Windows Skriptmodul).

2	Om du vill ha hjälp med något klickar du på [image] överst i dialogrutan och sedan på det du vill ha hjälp med.

Obs!

Du kan köra Windows Skriptmodul genom att klicka på Start-menyn, välja Kör, skriva in  WScript.exe och trycka på RETUR. Du kan också högerklicka på en genväg till ett skript och välja Egenskaper.